-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 Potential Temperature

1988 1989 depth (m)

e) Potential Temperature

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

0

500

1000

1500

2000

50 100 d) Ice Concentration

%

-500 0 500

c) Net Surface Heat Flux

W/m^2

90 270 b) Wind Stress Direction

Deg

0 1 2 a) Wind Stress Magnitude

N/m^2

64 Range-Independent Inverse